en	Current Weather

en	Name

en	Measure Timestamp

en	Temperature C

en	Pressure Hpa

en	Humidity Percentage

en	Min Temp C

en	Max Temp C

en	Wind Speed M P S

en	Wind Direction Deg

en	Pop Percentage

en	Snow Volume

en	Clouds Percentage

en	Serialized Array

en	Icon

en	Rain volume

en	Condition code to get weather description

en	Weather Alert

en	DWD warn cell

en	Alert level

en	Alert type

en	Title

en	Description

en	Instruction

en	DWD warn cell

en	Warn cell id

en	Name

en	Short name

en	Sign

en	Start date of the alert

en	End date of the alert

en	Preliminary information

en	Current Weather

en	Weather Alerts