en	Name

en	City name
de	Stadtname

en	Country
de	Land

en	API-Key

en	Clear cache for pages (comma separated list with IDs)
de	Leere Cache für Seiten (kommaseparierte Liste mit IDs)

en	TYPO3 Mail configuration
de	TYPO3 Mail Konfiguration

en	Record storage page (optional)
de	Speicherort des Datensatzes (Optional)

en	Notify via mail if task was not successful
de	E-Mail Benachrichtigung bei Fehlern

en	Mail notification sender name
de	Absendername für E-Mail Benachrichtigung

en	Mail notification sender E-Mail
de	Absenderadresse für E-Mail Benachrichtigung

en	default:
de	standard:

en	default:
de	standard:

en	click on the button and select a page
de	klicke auf den Button und wähle eine Seite aus

en	Select
de	Auswählen

en	Mail notification receiver E-Mail
de	Empfängeradresse für E-Mail Benachrichtigung

en	You can change the mail configuration via the TYPO3 Install Tool > All configuration > Mail.
de	Die Mail-Konfiguration kann im TYPO3 Install Tool unter dem Punkt All configuration > Mail bearbeitet werden.

en	API request successfully. API will use measure data from %s, %s.
de	API-Anfrage erfolgreich. Station %s, %s wird verwendet.

en	API returns code 404, please check the city name!
de	Die API gab Code 404 zurück. Bitte überprüfe den Stadtname!

en	API returns no status code. Return value of API-request was %s
de	Die API gab keinen Status-Code zurück. Inhalt der Antwort: %s

en	API request failed. Please check your internet connection and try again later!
de	Die Anfrage schlug fehl. Bitte die Internetverbindung überprüfen und später erneut versuchen!

en	Got Error 401 while API request. Please check your API-Key.
de	Die Anfrage gab Fehlercode 401 zurück. Bitte API-Key überprüfen.