en	Display record
und	Datensatz anzeigen

en	Measure Units
und	Maßeinheit

en	Metric (°C)
und	Metrisch (°C)

en	Imperial (°F)
und	Imperialistisch (°F)

en	ISoU (K)
und	Internationales Einheitensystem (K)

en	Display selected warning types
und	Zeige ausgewählte Warntypen an

en	Thunderstorm
und	Gewitter

en	Storm
und	Sturm

en	Rain
und	Regen

en	Snow
und	Schnee

en	Fog
und	Nebel

en	Frost

en	Ice
und	Glatteis

en	Thaw
und	Tauwetter

en	Hotness
und	Hitze

en	UV

en	Coast
und	Küste

en	Lake
und	Binnensee

en	Sea
und	See

en	Display selected warning levels
und	Zeige ausgewählte Warnlevel an

en	No warning
und	Kein Warnung

en	Official WARNING
und	Amtliche WARNUNG

en	Official WARNING of THIRD STORM
und	Amtliche WARNUNG vor GEWITTER

en	Official WARNING of STRONG THUNDERSTATES
und	Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER

en	Official STORM WARNING of SEVERE THUNDERSTORM with HEAVY RAIN and HAGUE
und	Amtliche UNWETTERWARNUNG vor SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL

en	Official STORM WARNING of extrem THUNDERSTORMS
und	Amtliche UNWETTERWARNUNG vor EXTREMEN Unwetter

en	Hotness warning
und	Hitze-Warnung

en	UV warning
und	UV-Warnung

en	Official WARNING of HEAT
und	Amtliche WARNUNG vor HITZE

en	Official WARNING of extreme HEAT
und	Amtliche WARNUNG vor extremer HITZE

en	Display warnings for selected cities
und	Gebe Warnungen für ausgewählte Städte aus

en	Show preliminary information
und	Zeige auch Vorabinformationen an