en	Weather Alerts
und	Wetterwarnungen

en	Shows amount of weather alerts which are currently registered here in your TYPO3 system
und	Zeigt die Anzahl der Wetterwarnungen an, die derzeit in Ihrem TYPO3-System registriert sind

en	Registered Weather Alerts
und	Registrierte Wettermeldungen

en	See recurring of scheduler task for next update
und	Siehe Wiederholung des Scheduler-Tasks für die nächste Aktualisierung

en	Current Weather
und	Aktuelles Wetter

en	Name

en	Measure Timestamp
und	Stand

en	Temperature
und	Temperatur

en	Pressure
und	Luftdruck

en	Humidity

en	Min

en	Max

en	Wind Speed
und	Windgeschwindigkeit

en	Meteorological wind direction
und	Meteorologische Windrichtung

en	Probability of Precipitation
und	Regenwahrscheinlichkeit

en	Snow Volume
und	Schneemenge

en	Rain Volume
und	Niederschlag

en	Clouds
und	Bewölkung

en	Serialized Array

en	Icon
und	Symbol

en	North
und	Norden

en	Northeast
und	Nordosten

en	East
und	Osten

en	Southeast
und	Südosten

en	South
und	Süden

en	Southwest
und	Südwesten

en	West
und	Westen

en	Northwest
und	Nordwesten

en	No weather record found
und	Keine Wetterdaten gefunden

en	Show more
und	Mehr Details

en	Show less
und	Weniger Details

en	Start date
und	Gültig von

en	End date
und	Gültig bis

en	Preliminary information
und	Vorabinformation

en	from
und	aus

en	Display all
und	Alle anzeigen