en	Website User Login
nl	Gebruikersaanmelding

en	Login Form
nl	Aanmeldformulier

en	Login/logout form used to password protect pages allowing only authorised website users and groups access.
nl	Een aan-/afmeldformulier om pagina's alleen toegankelijk te maken voor bepaalde gebruikers en groepen.

en	Redirect at Login to Page (felogin)
nl	Doorverwijzen bij Inloggen naar pagina (felogin):

en	Forgot hash
nl	Vergeet-hash

en	General Header
nl	Algemene kop:

en	General Message
nl	Algemeen bericht:

en	Redirect Header
nl	Doorverwijzen kop:

en	Redirect Message
nl	Doorverwijzen bericht:

en	Welcome Header
nl	Welkom kop:

en	Welcome Message
nl	Welkom bericht:

en	Login Success Header
nl	Inloggen gelukt kop:

en	Login Success Message
nl	Inloggen gelukt bericht:

en	Login Error Header
nl	Fout bij het inloggen kop:

en	Login Error Message
nl	Fout bij het inloggen bericht:

en	Status Display Header
nl	Statusvenster kop:

en	Status Display Message
nl	Statusvenster bericht:

en	Logout Header
nl	Uitloggen kop:

en	Logout Message
nl	Uitloggen bericht:

en	Forgot Password Header
nl	Wachtwoord vergeten kop:

en	Forgot Password Message
nl	Wachtwoord vergeten bericht:

en	General
nl	Algemeen

en	Redirects
nl	Doorverwijzingsopties

en	Messages
nl	Berichten

en	Display Password Recovery Link
nl	Toon "Wachtwoord vergeten?" link:

en	Display Remember Login Option
nl	Laat de "Blijf ingelogd" optie zien (als ingeschakeld bij de installatie):

en	Disable redirect after successful login, but display logout-form
nl	Afmeldformulier tonen na een succesvolle aanmelding.

en	FE group select mode:
nl	FE-groep selectiemodus:

en	Show all
nl	Laat alles zien

en	Show selected
nl	Laat geselecteerde zien

en	Don't show selected
nl	Geselecteerde niet tonen

en	(from Typoscript)
nl	(uit Typoscript)

en	FE group selection:
nl	FE groep selectie:

en	no group
nl	geen groep

en	Using fieldlists below:
nl	Gebruik deze veldlijst:

en	User Fields/list:
nl	Veldlijst gebruikers:

en	User Fields/details:
nl	Gebruikersdetails:

en	Redirect Mode
nl	Doorverwijzingsmodus (u dient opties te kiezen, zonder gedefinieerde modus is er geen doorverwijzing)

en	Defined by Usergroup Record
nl	gedefinieerd door record gebruikersgroep

en	Defined by User Record
nl	gedefinieerd door record gebruiker

en	After Login (TS or Flexform)
nl	na inloggen (TS of Flexform)

en	After Logout (TS or Flexform)
nl	na uitloggen (TS of Flexform)

en	After Login Error (TS or Flexform)
nl	na fout bij inloggen (TS of Flexform)

en	Defined by GET/POST Parameters
nl	gedefinieerd door GET/POST-Vars

en	Defined by Referrer
nl	gedefinieerd door referrer

en	Defined by Domain Entries
nl	gedefinieerd door domeinen

en	Use First Supported Mode from Selection
nl	Gebruik de eerst gevonden modus:

en	Disable Redirect
nl	Zet doorverwijzen uit:

en	After Successful Login Redirect to Page
nl	Na 'inloggen gelukt', verwijs naar pagina:

en	After Failed Login Redirect to Page
nl	Na fout bij inloggen verwijs naar pagina:

en	After Logout Redirect to Page
nl	Na uitloggen verwijs naar pagina:

en	Template File
nl	Templatebestand

en	User Storage Page
nl	Opslagpagina voor gebruikers