en	No results found
es	No se han encontrado resultados

en	This filetype cannot be edited.<br />The file must have an extension like:<br /><br /> <b>%s</b>
es	Este tipo de archivo no puede ser editado <br /> El archivo debe de tener una de las siguientes extensiones::<br /><br /> <b>%s</b>