en	Website User Login
es	Inicio de sesión del usuario del Website

en	Redirect at Login to Page (felogin)
es	Redirigir a la página de inicio de sesión (felogin)

en	Forgot hash

en	General Header
es	Encabezado general

en	General Message
es	Mensaje General

en	Redirect Header
es	Encabezado de redireccionamiento

en	Redirect Message
es	Mensaje de redireccionamiento

en	Welcome Header
es	Encabezado de bienvenida

en	Welcome Message
es	Mensaje de bienvenida

en	Login Success Header
es	Encabezado de inicio de sesión correcto

en	Login Success Message
es	Mensaje de inicio de sesión correcto

en	Login Error Header
es	Encabezado de inicio de sesión fallido

en	Login Error Message
es	Mensaje de Inicio de sesión fallido

en	Logout Message
es	Mensaje fin de sesión

en	Forgot Password Header
es	Cabecera de recuperación de contraseña

en	Forgot Password Message
es	Mensaje de recuperación de contraseña

en	General

en	Redirects
es	Redirección

en	Messages
es	Mensaje

en	Display Password Recovery Link
es	Desplegar enlace de recuperación de contraseña

en	Display Remember Login Option
es	Desplegar la opción de recordar el inicio de sesión

en	Disable redirect after successful login, but display logout-form
es	Desplegar formulario de fin de sesión después de iniciar sesión

en	FE group select mode:

en	Show all
es	Mostrar todo

en	Show selected
es	Mostrar seleccionado

en	Don't show selected
es	No mostrar seleccionado

en	(from Typoscript)
es	(desde Typoscript)

en	FE group selection:
es	Selección FE group:

en	no group

en	Template File
es	Archivo de plantilla: