en	Hide at login
es	No mostrar si hay sesión

en	Show at any login
es	Mostrar con cualquier sesión

en	__Usergroups:__
es	__Grupos de usuarios:__

en	(copy %s)
es	(copia %s)

en	Default
es	Por defecto

en	Normal

en	Links
es	Enlaces

en	External URL
es	URL externo

en	[All]
es	[Todos]