en	Site Configuration
es	Configuración del sitio

en	Site
es	Sitio

en	Site identifier
es	Identificador del sitio

en	No pages found!
es	¡No se encontraron páginas!

en	Please add at least one page through the Page module.
es	Por favor, añade al menos una página a través del módulo Página.

en	This site does not have a configuration, yet.
es	Este sitio aún no tiene configuración.

en	Add new site configuration for this site
es	Añadir una nueva configuración de sitio para este sitio

en	Delete site configuration
es	Borrar configuración del sitio

en	Base URL
es	URL base

en	Unassigned site configurations
es	Configuraciones del sitio no asignadas

en	The following sites don't belong to any page anymore and can be removed.
es	Los siguientes sitios ya no pertenecen a ninguna página y pueden ser eliminados.

en	Duplicated Entrypoints
es	Entradas duplicadas

en	The following entry points are used more than once:
es	Las siguientes entradas se utilizan más de una vez:

en	Duplicated root pages
es	Páginas raíz duplicadas

en	The page with ID "%1s" is used in the following site configurations:
es	La página con ID "%1s" se utiliza en las siguientes configuraciones del sitio:

en	Renamed identifier
es	Identificador renombrado

en	Given site identifier "%1s" already exists. It has been renamed to "%2s". Maybe you want to edit the site again and give it a better name.
es	Ya existe un identificador del sitio "%1s". Se ha renombrado a "%2s". Tal vez quieras editar el sitio de nuevo y darle un nombre mejor.

en	Identifier not changed
es	Identificador no cambiado

en	Given site identifier "%1s" already exists and points to a different site. The existing identifier "%2s" for this site is kept.
es	El identificador del sitio "%1s" ya existe y apunta a un sitio diferente. El identificador existente "%2s" para este sitio está cubierto.

en	Site configuration not saved
es	Configuración del sitio no guardada

en	Field "%1s" is a required field, but no value has been provided.
es	El campo "%1s" es un campo obligatorio, pero no se ha proporcionado ningún valor.

en	Duplicate error code removed
es	Código de error duplicado eliminado

en	Two error handler configurations for error code "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
es	Se encontraron dos configuraciones del manejador de errores para el código de error "%1s". Esto sería una configuración inválida, la de peligro ha sido eliminada.

en	Duplicate language configuration removed
es	Duplicar configuración del idioma eliminado

en	Two language configurations for language "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
es	Se encontraron dos configuraciones de idioma para el idioma "%1s". Esto sería una configuración no válida, la colgante ha sido eliminada.